利国国际老牌w66

股票代码:002950.SZ ENG
ENG

集团新闻

利国国际老牌w66医疗用品股份有限公司 拟获提名2023年国家科学技术奖候选项目公示

2023/12/29 21:24:14

利国国际老牌w66医疗用品股份有限公司

拟获提名2023年国家科学技术奖候选项目公示

根据国家科学技术奖励工作办公室《关于2023年度国家科学技术奖提名工作的通知》有关规定和提名单位的要求,现将利国国际老牌w66医疗用品股份有限公司拟获提名2023年度国家科学技术奖候选项目予以公示,公示期为2023年12月29日至2024年1月2日。

任何人有异议的,可在公示期内以真实身份书面向本单位提出,并注明有效的联系方式,匿名异议将不予受理。

联系人: 曹园园    电话: 15871618640


2023年12月29日

附件:静电气喷纺亚微米纤维材料宏量制备关键技术及其产业化.pdf




【网站地图】【sitemap】