利国国际老牌w66

    • 股票代码:002950.SZ ENG
    ENG

    集团新闻

    “智造”永不止步-利国国际老牌w66医疗获评 “2023年度智能制造示范工厂”揭榜单位“

    2023/12/22 17:52:34

    近日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局正式公布2023年度智能制造示范工厂揭榜单位名单和2023年度智能制造优秀场景名单。“利国国际老牌w66医疗医用敷料数智化制造示范工厂”揭榜单位。


    智能1.png

     

    2021年来,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局,在原材料、装备制造、消费品、电子信息等领域的细分行业遴选一批智能制造示范工厂揭榜单位,围绕设计、生产、管理、服务等制造全流程,以揭榜挂帅方式建设一批达到国际先进水平的示范工厂,大幅提升应用成效。


     “利国国际老牌w66医疗医用敷料数智化制造示范工厂”涵盖12个典型场景,包括智能在线检测、数字基础设施集成、质量精准追溯、资源动态配置、先进过程控制、网络协同制造、智能仓储、在线运行监测、设备运行优化、能耗数据监测、污染监控与管控、供应链优化管理。


    智能制造,可以推动企业加快数字化、网络化和智能化改造,提高生产效率和产品质量,降低生产成本,提升企业竞争力,是企业实现可持续发展的必由之路。成为国家级智能制造示范工厂,标志着有成熟的智能制造生产和控制技术,有完整的智能制造体系。


    利国国际老牌w66医疗在产品制造工艺与设备的智能化上,先后在产线上应用联机生产、5G+工厂、AI识别等技术。在自动化、智能化的双重加持下,着眼于国内敷料市场的可持续发展,利国国际老牌w66医疗的绿色化战略也在有序推进,“健康中国”战略实施,积极贡献利国国际老牌w66力量。




    【网站地图】【sitemap】