利国国际老牌w66



股票代码:002950.SZ ENG
ENG

集团新闻

利国国际老牌w66医疗上榜“2020年度中国医药工业百强”

2021/8/2 16:53:23


8月1日,以“共筑高能生态圈”为主题的2021年(第38届)全国医药工业信息年会在山东济南召开,中国医药工业信息中心正式发布“2020年度中国医药工业百强”榜单。“中国医药工业百强榜”是依据工信部的《中国医药统计年报》进行排名,被誉为中国医药发展的风向标,也是衡量药企综合实力的标尺。利国国际老牌w66医疗本次是新晋入榜、荣获第87名。


1.jpg

2021年(第38届)全国医药工业信息年会现场


2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,中国在这场战“疫”中不仅率先控制住疫情,而且率先实现复工复产,并实现了经济正增长。助力疫情防控,彰显责任担当。疫情期间,利国国际老牌w66医疗积极响应国家号召,克服困难复工复产,以“保质、保量、保价”为原则,竭力为抗疫一线输送口罩等防疫物资,用实际行动为疫情防控战取得胜利贡献力量。凭借在抗疫中的出色表现及稳步增长的自身实力,利国国际老牌w66医疗跻身“中国医药工业百强”之列。


2.jpg

利国国际老牌w66医疗副总裁崔东宁(中)代表公司领取荣誉


3.jpg

6.jpg

来源:人民日报 健康客户端


面对中国未来新格局,利国国际老牌w66医疗将持续专注“大健康”产业,响应国家“双循环”号召,加大研发力度、推进智能化进程,同时拓宽国内市场渠道、提升综合实力,与行业同仁一起共建高能生态圈,持续促进中国医药产业整体高质量发展。 




【网站地图】【sitemap】