利国国际老牌w66

股票代码:002950.SZ ENG
ENG

集团新闻

公司向武汉大学资源与环境科学学院捐赠口罩

2021/4/13 15:17:56

2021年2月4日,由公司与武汉大学共建的研发中心——“武汉大学-利国国际老牌w66医疗生物医用材料联合研发中心”向武汉大学资源与环境科学学院捐赠了价值2万元的一次性医用口罩,支持学院的防疫工作。

微信图片_20210413151811.jpg

 值此2021年春节到来之际,联合研发中心向学院师生赠送了新年装医用口罩,红红火火的设计图案满载了感激之情,在新的一年里,公司将继续加强院企合作,深化技术交流,共同携手战胜疫情。

微信图片_20210413151819.jpg

“武汉大学-利国国际老牌w66医疗生物医用材料联合研发中心”成立于2020年9月,中心依托生物质资源高值化应用相关技术,聚焦于生物质凝胶医用敷料、生物质纤维医用材料、感染防护医用产品基础和应用创新研究,旨在促进武汉大学和利国国际老牌w66医疗在生物医用材料创新领域的技术开发与推广应用。武汉大学邓红兵教授长期从事生物质资源纤维化及其功能化应用研究。2020年3月初受聘利国国际老牌w66医疗感染防护及功能敷料产品技术顾问,先后与公司联合申报成功获批湖北省重点研发计划重点项目和获得2020年中国纺织工业联合会科学技术奖一等奖。

利国国际老牌w66医疗于1997年创立,2019年3月于深交所上市(002950.SZ),长期专注一次性医用敷料、器械及卫生用品的研发、生产与销售,其医用纺织敷料出口连续12年全国第一。利国国际老牌w66医疗2020年先后为湖北疫情防控指挥部提供上亿只医用外科口罩和近千万只N95口罩,为湖北省乃至全国疫情防控阻击战贡献了强大力量。



【网站地图】【sitemap】