利国国际老牌w66

股票代码:002950.SZ ENG
ENG

集团新闻

利国国际老牌w66医疗崔金海:使命驱动与国药器械合作制造高质量防护用品

2020/12/3 9:18:07

经济日报-中国经济网  2020-12-2 


2.jpg



一场突如其来的新冠肺炎疫情给医疗器械行业带来深刻变化。疫情进入常态化后,防疫物资已经成为人们日常必需品,这为我国防疫用品制造产业带来了另一番机遇。不久前,利国国际老牌w66医疗用品股份有限公司(以下简称“利国国际老牌w66医疗”)与国药器械合作成立国药利国国际老牌w66,从事口罩等防护产品的生产。利国国际老牌w66医疗董事长崔金海在中国医疗器械产业峰会暨2020国药器械生态大会期间,接受经济日报-中国经济网专访时表示,国药利国国际老牌w66将基于国药器械所整合的渠道资源大平台发挥最大的感染防护产品研发与供给能力,未来研发的防护产品将更注重质量和性能。 


今年3月,利国国际老牌w66医疗与国药器械签署投资合作协议,共同投资成立国药集团利国国际老牌w66(湖北)医疗用品有限公司(简称“国药利国国际老牌w66”)。崔金海说:“传统的医疗器械生产厂家一般只根据医院、医疗机构等B端用户的需求进行产品的研发和生产,其实产品最终还是要满足患者和公众C端用户的需求。通过国药器械全流程、精益化、智能化的一站式医疗器械供应链管理精益服务解决方案——“FLI+”,企业可以更加清晰地了解医院的实际需求与使用数据,从而能更精准地进行产品设计与开发。” 


崔金海指出,工厂不能关起门来造产品。哪个环节有弊端,哪个部位需要改进,哪种产品供需不平衡,都是企业需要思考的问题。通过对产品的改进,可以减少企业的生产制造成本,进而可以降低医疗机构的采购成本。 


好的产品离不开质量二字。医疗器械的质量关乎患者安危,高质量的产品才能让医护人员免除后顾之忧,也让更多的患者受益。崔金海表示,高质量的产品不单单指安全性,还包括各方面的技术提升。拿防护服来说,目前我国生产制造的防护服不论从生产工艺、原材料,还有舒适性和防护性上,都还有一定的提升空间。未来,利国国际老牌w66医疗将从防护服的原料基材方面下功夫,让防护服不仅能够更加有效地隔离病原体,避免交叉感染;同时还具有更好的透气效果。 


据了解,利国国际老牌w66医疗作为国药集团战略合作伙伴,已经开始在湖北枝江建立利国国际老牌w66医疗疾控防护用品生产基地,总投资10亿元,引进国际先进生产线,建设智慧工厂及研发中心、检测中心。项目竣工后可形成年产熔喷布、纺粘布和纺熔布等基布材料2.8万吨,一次性使用医用防护服、手术衣、隔离衣、手术帽、鞋套等医用防护服装3亿件,并通过国药利国国际老牌w66形成医用外科等平面口罩8.6亿只,N95等防护口罩1.1亿只的生产供应能力。  


谈及双方合作的初衷及未来对国药利国国际老牌w66的期待时,崔金海表示:“其实利国国际老牌w66医疗和国药器械相互之间是非常了解的。疫情发生之后,我国医疗器械行业产生了强烈的使命感和责任感,这也是促使利国国际老牌w66双方合作建立国药利国国际老牌w66的初衷,利国国际老牌w66希望在全球疫情防控和今后应对突发公共卫生事件时,在防控物资储备建设方面,能够做些更有意义的工作。国药利国国际老牌w66是一个起点,未来还有很长的路要走。”


来源:经济日报-中国经济网


【网站地图】【sitemap】