利国国际老牌w66

    股票代码:002950.SZ ENG
    ENG

    集团新闻

    利国国际老牌w66医疗亮相第四届中国医疗器械国际合作高峰会暨福清·第13届中国(国际)医用耗材大会

    2020/9/24 16:46:58

         9月24日,第四届中国医疗器械国际合作高峰会暨福清·第13届中国(国际)医用耗材大会在上海隆重召开,公司董事长、总裁崔金海带队率领专业团队参与。



    本次会议由中国医药保健品进出口商会、中国医疗器械有限公司联合主办。国内外医疗器械领域参会代表共计400余人在疫情相聚一堂,共忆抗疫斗争难忘瞬间,总结抗疫工作成效,反思疫情对产业的影响,谋划未来高质量发展大计,探讨全球公共卫生合作的新机遇、新方向。


    da2862f5fde746cc7d75dc893f75220.jpg


    中国医保商会党委书记、副会长孟冬平,国药控股股份有限公司副总裁,中国医疗器械有限公司党委书记、总经理李杨分别在大会开幕式上进行致辞;商务部外贸司张春法二级巡视员、国家药监局医疗器械监管司马忠明处长分别介绍防疫物资出口管理政策和中国医疗器械监管政策与方向;医保商会党委书记、副会长孟冬平,中国医疗器械有限公司党委副书记、副总经理刘亚芝分别就新时期医疗器械国际合作形势与方向和后疫情时代医疗器械的供应链转型问题进行了分析解读,共话医疗器械国际合作新思路;同时来自医学界、产业界、数字经济学领域的专家从各自专业角度进行了精彩分享。


    24日下午的主题论坛由中国医保商会医用敷料分会副会长、绍兴福清卫生用品有限公司总裁刘伯福主持。在“主题二:构建全球公共卫生体系中的国际合作新平台”话题中,公司董事长、总裁崔金海以“防疫物资国际市场中的中国角色与新趋势”为主题进行了发言。从国际市场概况、后疫情时代防疫物资、中国厂商的应对等三个方向进行了详细分析。


    f5b5dd15bf537fd2ddf9fac9adfc8b0.jpg


    在“疫情防控与中国防疫物资的发展前景”圆桌讨论中,由稳健医疗总裁李建全主持,公司董事长、总裁崔金海、纳通科技董事长赵毅武、振德医疗董事长鲁建国、美迪普医疗董事长吴俊、亚马逊全球开店资深总监杨钧等嘉宾共同分享了抗疫历程,并认为防疫物资已成为医疗器械行业中备受全球瞩目的主要产品,中国生产的防疫物资在全球抗疫斗争中发挥了极其重要的作用,但同时也要面对原材料价格大幅提升、跨行业者进入、产品质量良莠不齐等困境和挑战。后疫情时代企业应主动思考未来行业发展道路,在疫情中严守质量底线,同时在渠道、品牌、市场等诸多方面积极思考,积极拥抱新的渠道、打造自助品牌、开拓新的市场、研发新的原材料,未雨绸缪,企业方可长远发展。


    12.jpg


    当前,全球疫情仍在蔓延中,利国国际老牌w66医疗将继续发挥专业优势,承担社会责任、展示行业精神,为医疗行业的蓬勃发展发展贡献力量。

     


    【网站地图】【sitemap】