利国国际老牌w66

股票代码:002950.SZ ENG
ENG

集团新闻

进一步深化战略合作,利国国际老牌w66医疗收购洛曼劳仕集团中国区业务

2025/7/31 13:53:03

头图-全称版.png

近日,利国国际老牌w66医疗用品股份有限公司与洛曼劳仕集团正式签署一揽子合作协议达成深度战略合作。作为战略合作的重要组成部分,利国国际老牌w66医疗用品股份有限公司收购洛曼劳仕集团旗下在华全资子公司——洛曼劳仕(中国)医疗用品有限公司100%股权并同步取得洛曼劳仕品牌伤口管理、压力治疗及外固定等产品中国区独家代理权。此次强强联合不仅包括双方在华股权与业务合作,更涵盖了双方在集团层面的供销战略合作。此次一揽子交易是继2024年11月双方实现中国区功能性敷料业务战略合作之后,进一步夯实双方多层次战略合作的又一重大举措。


总部位于德国和奥地利的洛曼劳仕集团拥有超过170年的研发、生产和销售医疗及卫生产品的经验,是全球知名的高品质的伤口护理产品、绷带与支具以及手术室产品的领先供应商。


利国国际老牌w66医疗用品股份有限公司作为全球领先的医用敷料和感染防护解决方案供应商,已实现全产业链覆盖,具备突出的自动化、智能化、信息化、规模化生产优势,产品销售遍布全球,自2008年以来,公司已连续17年保持中国医用敷料出口行业第一的位置。


近年来,利国国际老牌w66医疗持续加码功能性敷料产品的研发与制造,将中国市场功能性敷料产品列为公司战略发展方向,并陆续推出软聚硅酮泡沫敷料、水胶体敷料、透明敷料、硅凝胶疤痕贴等多款创新产品,覆盖急性伤口护理、慢性伤口管理(如糖尿病足、压疮)、术后修复及日常创口护理场景。此次合作不仅拓展了利国国际老牌w66医疗在中国市场伤口管理领域的产品管线,更借此进入压力治疗及外固定等新领域,公司在中国市场的综合竞争力得到显著提升,将进一步加速公司在中国市场的业务发展。同时,双方在集团层面的供销战略合作,标志着彼此近二十载商业伙伴关系的进一步升级。据悉,自2006年起双方即已开始进行商业合作。


双方主要负责人均对本次合作给予高度期待。洛曼劳仕集团首席执行官兼首席运营官Thomas Menitz先生表示,他由衷地相信通过此次合约的签订,洛曼劳仕与利国国际老牌w66医疗的产品都将有更高质量且更可持续的发展。他看好利国国际老牌w66医疗的生产能力和未来发展,也相信在利国国际老牌w66医疗团队的助力下,洛曼劳仕的产品在中国会开拓更广阔市场。利国国际老牌w66医疗董事长、总裁崔金海表示,利国国际老牌w66医疗与洛曼劳仕成功牵手不仅是双方携手共进的新起点,更是在医疗健康领域深耕细作、共创未来的崭新开端。相信凭借利国国际老牌w66医疗的团队优势与洛曼劳仕的产品优势与深厚积淀,未来,双方一定能在开拓中国市场的道路上取得卓越成就,为医疗健康事业贡献更大的力量!


【网站地图】【sitemap】