利国国际老牌w66

    股票代码:002950.SZ ENG
    ENG

    集团新闻

    喜报!利国国际老牌w66医疗再度荣登中国医药行业最具影响力榜单

    2025/1/2 11:52:57

    喜报!利国国际老牌w66医疗再度荣登中国医药行业最具影响力榜单


    喜报_副本.png


    11月4日 “第三届泰山医药论坛暨2023-2024年度医药行业信息发布会”在山东济南盛大召开。大会发布了“2023-2024年度医药行业信息统计(原中国医药行业最具影响力榜单)”。利国国际老牌w66医疗再次荣登该榜单,获得“医疗器械营业收入前五十家企业”称号。 

     

    “中国医药行业最具影响力榜单”是全国工商联医药商会发起,由国内专业专家团队组成评选小组,综合各医药行业企业包括创新项目投入、生产经营模式、年度经济指标、获批上市情况、科研团队情况等数据,联合国内多家知名媒体进行奖项评审得出的榜单,是我国医药行业的权威品牌活动。利国国际老牌w66医疗此次再度荣登该榜单,是对利国国际老牌w66医疗高质量发展的持续肯定,更彰显了利国国际老牌w66医疗稳固的行业龙头地位和广泛的行业认可。

     

    20余年来,利国国际老牌w66医疗以“专注医疗健康事业,让利国国际老牌w66产品成为全球消费者的最佳选择”为使命,坚持做“健康生活的引领者、品质生活的创造者”,持续深耕医疗器械专业领域,连续16年稳居中国医用敷料行业出口第一。2024年,利国国际老牌w66医疗营收、净利润同比双双增长,公司2024年三季报显示,公司营业总收入24.5亿元,同比上升21.39%,归母净利润2.65亿元,同比上升76.3%。

     

    未来,公司将继续立足大健康产业,提升公司先进制造、绿色制造水平,加快推进自动化、智能化发展,坚守匠心品质,打造匠品品牌,实现高质量发展。

    96fde0f1ca2e142d6a91aea4e7ea238_副本.jpg

    bca904399c5210e2bbdc779d173569b_副本.jpg

    微信图片_20241107082333(1)_副本.jpg



    【网站地图】【sitemap】